Clomiphene Citrate 50mg/50 tabs (Clomid)

Clomiphene Citrate by Hilma Biocare

Essential Support for Post-Cycle Recovery and Hormonal Balance

Introduction

Clomiphene Citrate, widely known as Clomid, is a highly effective Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) designed to aid in post-cycle therapy (PCT) and restore natural hormonal balance. Initially developed for ovarian stimulation, it quickly became a trusted tool in the bodybuilding community for its ability to stimulate gonadotropin production, a key component of the endocrine system. Clomiphene Citrate is essential for athletes looking to recover natural testosterone levels and maintain overall well-being after anabolic steroid cycles.

Key Benefits

Restores Natural Testosterone Levels: Stimulates gonadotropin production to normalize hormonal function.

Anti-Estrogenic Properties: Acts as an anti-estrogen, reducing estrogenic side effects.

Supports Post-Cycle Therapy (PCT): Aids in maintaining gains while preventing hormonal imbalances.

Promotes Well-Being: Enhances sexual health and supports mood stability during recovery.

Specifications

Manufacturer: Hilma Biocare

Active Half-Life: 5–7 hours

Category: Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) / Antiestrogen

Administration: Oral (tablets)

Dosage Strength: 50 mg per tablet

Recommended Dosage (Men): 50–150 mg per day

Packaging: 50 tablets per pack

Water Retention: None

Aromatization: None

Usage Recommendations

Clomiphene Citrate is typically used during PCT to restore natural testosterone levels following an anabolic steroid cycle. The standard dosage is 50–150 mg per day, taken orally. For best results, use it as part of a structured PCT plan alongside a well-balanced diet and recovery-focused training regimen.

Precautions & Potential Side Effects

While Clomiphene Citrate is generally well-tolerated, users may experience side effects, including:

Nausea

Fatigue

Headache

Mood swings

Fever

Flushing

Protective Measures:

Monitor your body’s response and adjust the dosage as needed.

Consult a healthcare professional if side effects persist or worsen.

Stacking Options

Clomiphene Citrate delivers exceptional results when combined with Human Chorionic Gonadotropin (HCG) and Tamoxifen during PCT. This combination enhances recovery by ensuring hormonal balance and mitigating potential side effects.

Support Your Recovery with Clomiphene Citrate by Hilma Biocare. Designed to restore hormonal balance and support post-cycle recovery, this trusted SERM is an essential part of any effective PCT plan. Reclaim your natural testosterone levels and maintain your hard-earned progress with a product tailored to your needs.

The post Clomiphene Citrate 50mg/50 tabs (Clomid) appeared first on My Monsterlabs.